# Autogenerated by generate-nas.sh

## Compiler
F77                = gfortran
CC                 = gcc

# libhugetlbfs relinking
LHBDT = -B /usr/share/libhugetlbfs -Wl,--hugetlbfs-link=BDT
LHB = -B /usr/share/libhugetlbfs -Wl,--hugetlbfs-link=B
LHALIGN = -B /usr/share/libhugetlbfs -Wl,--hugetlbfs-align

# Fortran Optimisation
FLINK              = gfortran
F_LIB              = $(LHRELINK) $(LHLIB)
F_INC              =
FFLAGS             = -O2 -fopenmp -mcmodel=medium   -m64
FLINKFLAGS         = -O2 -fopenmp   -mcmodel=medium -m64 $(LHRELINK) $(LHLIB)

# C Optimisation
CLINK              = gcc
C_LIB              = $(LHRELINK) $(LHLIB)
C_INC              =
CFLAGS             = -O2 -fopenmp -mcmodel=medium -m64
CLINKFLAGS         = -O2 -fopenmp  -mcmodel=medium -m64 $(LHRELINK) $(LHLIB)

# Other
UCC                = gcc
BINDIR             = ../bin
RAND               = randi8
WTIME              = wtime.c

